¡Hola! 😊 ¿Estás buscando departamento en Cancún? Tenemos algo muy interesante para ti.

En Residencial Liverté hay DOS opciones disponibles ahora mismo:

Opción A — Séptimo piso (Confianza 706): $2,490,000. Vista increíble, mucha luz y espacios muy amplios.

Opción B — Otra planta en Liverté: $2,400,000. Excelente distribución al mejor precio del fraccionamiento.

Ambas en el mismo conjunto residencial, con las mismas amenidades y en una de las mejores zonas de Cancún.

¿Te gustaría que te enviemos fotos detalladas y agendemos una visita? 📸 Estamos para ayudarte sin compromiso.
📲 +52-998-577-8613